WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peter I., Herzog von Oldenburg; Peter Friedrich Ludwig, Fürstbischof von Lübeck
identifier: 118593005
birth: 1755-01-17, Riesenburg
death: 1829-05-21, Wiesbaden
sex: m
residence: Eutin
residence: Oldenburg
- Neffe von Friedrich August, Fürstbischof von Lübeck und Herzog von Oldenburg aus dem Hause Holstein-Gottorp
- übernahm nach dessen Tod 1785 für seinen kranken Cousin Peter Friedrich Wilhelm die Regierungsgeschäfte als Fürstbischof von Lübeck und Administrator für das Herzogtum Oldenburg
- erhielt nach dem Tod des Cousins 1823 den Herzogstitel
- große Verdienste um die finanzielle Konsolidierung der Landesteile Eutin und Oldenburg (u. a. ab 1786 Verzicht auf Theaterdarbietungen in Eutin)
- musikalisch gebildet, spielte selbst Flöte, Carl Philipp Emanuel Bach widmete ihm 1785 die 5. Sammlung seiner Clavier-Sonaten
- bestätigte die Anstellung des vormaligen Kapellmeisters Franz Anton von Weber als Eutiner Stadtmusikus (der bereits 1787 den Dienst wieder quittierte)
- zog etliche Künstler nach Eutin, das unter seiner Herrschaft eine kulturelle Blüte erlebte
- verlegte die Hauptresidenz von Eutin nach Oldenburg (1803 Auflösung des Fürstbistums Lübeck und Umwandlung des Eutiner Landesteils in ein oldenburgisches Erbfürstentum)
- 1811–1813 im russischen Exil
- erhielt 1815 beim Wiener Kongress den Titel Großherzog, den er aber nicht führte
- Carl Maria von Weber besuchte ihn 1820 in Oldenburg