WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pecháček, Franz Xaver; Pechatschek, Franz Xaver
identifier: 138493693
birth: 1793-07-04, Wien
death: 1840-09-15, Karlsruhe
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
residence: Wien
residence: Stuttgart
residence: Karlsruhe
- Sohn des Musikers František Martin Pecháček (1763–1816)
- musikalische Ausbildung durch den Vater sowie Ignaz Schuppanzigh und Emanuel Aloys Förster
- 1809 bis 1822 Geiger im Orchester des Theaters an der Wien; von dort aus diverse Konzertreisen
- 1822 bis 1826 Konzertmeister der württembergischen Hofkapelle in Stuttgart
- bewarb sich 1823 erfolglos um die Nachfolge Polledros als Konzertmeister in Dresden, erhielt für sein Vorspiel im Hofkonzert am 11. Mai 1823 eine emaillierte Golddose im Wert von 135 Talern
- von Oktober 1826 bis zum Tod Konzertmeister der badischen Hofkapelle in Karlsruhe