WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

121572005 Pauline, Königin von Württemberg Pauline Therese Luise, Königin von Württemberg Pauline Therese Luise, Prinzessin von Württemberg[^1]
[^1: - dritte Tochter von Herzog Ludwig von Württemberg aus seiner zweiten Ehe mit Henriette, geb. Prinzessin von Weilburg-Nassau
- heiratete am 15. April 1820 ihren Cousin, König Wilhelm I. von Württemberg und war mit der Eheschließung Königin von Württemberg bis 1864
- das Paar hatte drei Kinder, die Ehe verlief jedoch nicht glücklich, in den letzten Lebensjahren lebte Pauline vorwiegend in der Schweiz]