WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1057769894 Wächter, Therese Wittmann, Therese[^1]
[^1: - gab zwischen März 1818 und Juni 1819 kleinere Rollen am Kärntnertortheater in Wien
- ab ca. 1819/20 bis 1821 am Ständischen Theater in Graz (dort noch als Dem. Wittmann); Fach: zweite Sängerin, zweite Liebhaberinnen im Schauspiel; heiratete ihren Kollegen J. M. Wächter
- 1821 bis 1823 am deutschen Theater in Pest und Ofen; anschließend im Dezember 1823 Gastauftritte am Kärntnertortheater in Wien, nun in ersten Partien (u. a. Ännchen)
- 1824 bis Mai 1825 in Wien am Theater an der Wien, von dort aus im Mai/Juni 1824 Gastauftritte in Brünn; 1825 in Wien Geburt der Tochter Julie (später Schauspielerin in Leipzig, Weimar)
- Sommer 1825 bis 1827 am Königsstädtischen Theater in Berlin
- ab Sommer 1827 bis zur Pensionierung im Juni 1864 an der Hofoper in Dresden; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. Februar 1828) die Fatime]