WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wächter, Therese; Wittmann, Therese
identifier: 1057769894
birth: 1802-08-31, Wien
death: 1879-10-03, Dresden
sex: f
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
occupation: Schauspielerin
residence: Wien
residence: Graz
residence: Pest
residence: Berlin
residence: Dresden
- gab zwischen März 1818 und Juni 1819 kleinere Rollen am Kärntnertortheater in Wien
- ab ca. 1819/20 bis 1821 am Ständischen Theater in Graz (dort noch als Dem. Wittmann); Fach: zweite Sängerin, zweite Liebhaberinnen im Schauspiel; heiratete ihren Kollegen J. M. Wächter
- 1821 bis 1823 am deutschen Theater in Pest und Ofen; anschließend im Dezember 1823 Gastauftritte am Kärntnertortheater in Wien, nun in ersten Partien (u. a. Ännchen)
- 1824 bis Mai 1825 in Wien am Theater an der Wien, von dort aus im Mai/Juni 1824 Gastauftritte in Brünn; 1825 in Wien Geburt der Tochter Julie (später Schauspielerin in Leipzig, Weimar)
- Sommer 1825 bis 1827 am Königsstädtischen Theater in Berlin
- ab Sommer 1827 bis zur Pensionierung im Juni 1864 an der Hofoper in Dresden; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. Februar 1828) die Fatime