WeGA, Dokumente, Digitale Edition
author: Gottfried Tauber
created: 12. Januar 1812
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

v. Weber. Carl Maria Virtuos. ließt rechtes Auge 10- linkes Auge 11- [Die Werte für die neuen Gläser sind in Zoll angegeben; sie entsprechen den heutigen Werten von -4,5 bzw. -4,0 dptr.; freundliche Auskunft des pens. Augenoptikermeisters Herbert Gläß, Leipzig.] hat n. 8- in Horn. in ovale. blau angelassene Stahlbrille. 9- 10- zwey Paar. Abbildung der Größe eines Brillenglases 2 Thaler 8 Groschen