WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138387656 Mittell, Peter Mittel, August Peter Michael Mitel, Peter[^1]
[^1: - Sohn eines Buchbinders
- Bühnendebüt in Ofen, danach bei verschiedenen reisenden Gesellschaften
- ab 1792 Schauspieler bei der Bossanschen Gesellschaft, heiratete 1793 die Pflegetochter des Prinzipals, Dorothea Wilhelmine Bossann
- seit 1794 am Hoftheater Dessau (bis zu dessen Auflösung 1810), dort ab 1800 auch Regisseur; 1797 ans Nationaltheater Mannheim engagiert, aber Anstellung nicht angetreten; von Dessau aus Gastauftritte in Mannheim (Mai 1802)
- ab 1810 Schauspieler und Regisseur des Hoftheaters Karlsruhe, ab 1822 Mitglied des Hoftheatercomités, führte Regie bei der Karlsruher Erstaufführung der Euryanthe (21. März 1824), letzter Auftritt vor seinem Tod am 28. März 1824]