WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1156353424 Miksch, Camilla Mieksch, Maria Camilla Angiolini, Magdalena Antonia Anna Camilla[^1]
[^1: - Tochter des Kammersängers Carolus Angiolini und dessen Frau Maria (Augusta), geb. August (gest. am 12.04.1839 mit 80 Jahren)
- seit 1. Mai 1807 an der italienischen Oper in Dresden engagiert (sang zunächst erste Partien, nach Erkrankung 1813 vorwiegend zweite Partien); 1816 in die Hofoper übernommen (dort bis zu ihrem Tod), ab 1817 auch in der deutschen Oper tätig
- seit 17. September 1810 verheiratet mit Alexius Miksch (dessen zweite Ehefrau), Schwägerin von Johann Aloys Miksch; die Ehe blieb kinderlos
- ihre Stieftochter Therese war Kammerdienerin bei der Prinzessin Augusta]