WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maximilian I. Joseph, König von Bayern
identifier: 118579428
birth: 1756-05-27, Schwetzingen
death: 1825-10-13, München (Schloß Nymphenburg)
sex: m
residence: Straßburg
residence: Mannheim
residence: Ansbach
residence: München
- Maximilian Joseph regierte Bayern (und die Kurpfalz rechts des Rheins bis 1803) von 1799 bis 1805 als Kurfürst, von 1806 bis 1825 als König (1795 wird er Herzog des von den Franzosen besetzten Zweibrücken, das zusammen mit der auf dem linken Rheinufer konstruierten Pfalz 1816 an den König von Bayern gegeben wird)
- Bayern wurde am 1. Januar 1806 Königreich
- Maximilian war zweimal verheiratet: am 30. September 1785 in Darmstadt mit Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt (1765–1796); am 9. März 1797 in Karlsruhe mit Karoline Friederike Wilhelmine, Prinzessin vonk Baden