WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Beauharnais, Eugène de; Beauharnais, Eugène-Rose de; Eugen, Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt; Eugène, Vizekönig von Italien
identifier: 118727834
birth: 1781-09-03, Paris
death: 1824-02-21, München
sex: m
occupation: Offizier
residence: Paris
residence: Mailand
residence: München
Sohn von Joséphine und Alexandre Vicomte de Beauharnais, Stiefsohn von Napoleon, erhielt durch diesen die Titel (ohne größere Befugnisse): Vizekönig von Italien (1805), Fürst von Venedig (1807), Großherzog von Frankfurt (1810); lebte ab 1814 in Bayern, ab November 1817 unter dem Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt