WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118571842 Leopold I., König von Belgien Leopold I. Georg Christian Friedrich, König von Belgien Leopold, Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld[^1]
[^1: - jüngster Sohn des Herzogs Franz Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld und dessen Ehefrau Auguste
- Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld (seit 1826 Sachsen-Coburg und Gotha)
- 1831–1865 erster König von Belgien
- am 2. Mai 1816 fand in Carlton House die Hochzeit mit der britischen Thronanwärterin Prinzessin Charlotte Auguste (1796–1817), Tochter des späteren Königs Georg IV. statt; er blieb danach als Berater am britischen Hof
- seine Schwester Viktoria heiratete 1818 in zweiter Ehe Eduard August, Herzog von Kent und Strathearn und wurde die Mutter der späteren Königin Viktoria von England]