WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

112170459X Klengel, August Gottlieb[^1]
[^1: - Sohn von Johann Gottlieb Klengel (1761–1848), des Kantors in Stolpen
- 1808 bis 1811 diverse Konzertauftritte in Leipzig
- 1811 als Ersatz für den abgegangenen Carl Räder ans Theater Breslau engagiert, debütierte am 8. April als Don Ottavio im Don Giovanni; heiratete am 5. Juli 1812 seine Kollegin Charlotte Kalmes, geb. Schaffner
- Frühjahr 1813 kurzzeitig in Wien am Theater an der Wien (30. April als Murney in Das unterbrochene Opferfest, 6. Mai mit der Titelpartie in Johann von Paris)
- Juni 1813 bis März 1816 am Theater Mannheim
- ab Mai 1816 bis 1817 am Hoftheater in München engagiert
- ab 30. August 1817 bis 1820 am Stadttheater Leipzig
- von Juni 1820 bis 1836 am Stadttheater Hamburg; sang u. a. in der dortigen Erstaufführung des Freischütz (5. Februar 1822) den Max und in der des Abu Hassan (27. November 1824) die Titelfigur
- anschließend in Hamburg als Gesangslehrer tätig]