WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Klehmet, Johann Gottfried Ludwig Clemet, Johann Gottfried Ludwig Klemett, Johann Gottfried Ludwig[^1]
[^1: - bis 1794 Mitglied der Hofkapelle in Oels
- seit 1794 in der Kapelle des Herzogs Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg in Carlsruhe als Konzertmeister und 2. Kapellmeister; 1808 trotz Auflösung der Kapelle als Musiker am Hof in Carlsruhe weiterbeschäftigt]