WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116884061 Friedrich August, Herzog von Nassau Nassau-Usingen, Friedrich August von[^1]
[^1: - jüngerer Sohn von Fürst Karl von Nassau-Usingen (1712–1775) und dessen Frau Christiane Wilhelmine von Sachsen-Eisenach (1711–1740)
- militärische Laufbahn (1790 Feldmarschall)
- nach dem Tod des Bruders Karl Wilhelm ab 1803 Fürst, ab 1806 Herzog von Nassau]