WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Clement, Kunigunde Theresia
birth: 1782/1786
death: 1831-03-18
sex: f
residence: Wien
Ehefrau von dem Orchesterdirektor Franz Clement