WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Keeley, Robert[^1]
[^1: - Sohn eines Uhrmachers
- unzufrieden mit seiner Drucker-Ausbildung, daher Wechsel zu einer reisenden Theatertruppe
- 1813 am Richmond Theatre, danach in Norwich
- seit 1818 an wechselnden Theatern in London (von dort aus 1837/38 Amerika-Reise)
- seit 26. Juni 1829 verheiratet mit Mary Anne, geb. Goward
- leitete 1844 bis 1847 gemeinsam mit seiner Frau das Lyceum Theater
- 1850 bis 1852 Mitdirektor des Princess’s Theatre
- 1857 pensioniert (danach noch gelegentliche Auftritte)]