WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bedford, Paul John[^1]
[^1: - nach Auftritten an verschiedenen südenglischen Bühnen (Swansea, Southampton, Portsmouth) zunächst in Bath (ca. 1815 bis 1819/20) und Dublin (ab ca. 1820) engagiert
- 1824 bis 1833 am Drury Lane Theatre in London, gab dort u. a. den Kalifen in der Londoner Erstaufführung des Abu Hassan am 4. April 1825 (als Abon Hassan, Fassung von William Dimond und Thomas Cooke) und den Kuno (Bernhard) im Freischütz (1824, Fassung von George Soane und Henry Bishop)
- in erster Ehe verheiratet mit der Sängerin und Schauspielerin Mrs. Green (1801–1833), in zweiter Ehe mit der Pianistin und Harfenistin Mrs. Verinder (gest. 1864)
- 1833 Wechsel ans Covent Garden Theatre
- 1838 bis 1867 am Adelphi Theatre vorwiegend in Musical Comedies besetzt
- 1868 Bühnenabschied am Queen’s Theatre, 1869 Abschiedskonzert
- gab 1864 seine Erinnerungen Recollections and Wanderings of Paul Bedford. Facts, no Fancies heraus]