WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weichs, Ignaz Franz von Weichs, Ignaz Franz Friedrich Freiherr von und zu[^1]
[^1: - Herr zu Sarstedt, Eickholtz und Ahrbergen
- Sohn von Ignaz Engelhardt Gaudenz von und zu Weichs, Herr von Wenne und Sarstedt, und dessen Frau Anna Elisabeth, geb. von Oeynhausen zum Eicholtz
- ab 1721 Mitglied des Domkapitels zu Hildesheim (aufgeschworen 26. Juni 1721, resignierte 1726)
- 1722 bis 1758 Drost zu Steuerwald
- Ignaz von Weichs ließ gemeinsam mit seinem Bruder Franz Adam Anton von Weichs (1679–1766, Domherr zu Hildesheim bis zum Tod) zwischen 1724 und 1752 in Sarstedt auf dem Gelände der alten Burg den Weichs’schen Hof errichten]