WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118554514 Hufeland, Christoph Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Arztes Johann Friedrich Hufeland (1730–1787) und seiner Frau Dorothea Amalia, geb. Pentzig (1737–1782)
- ab 1780 Medizinstudium in Jena (Promotion 1783), danach Übernahme der väterlichen Praxis in Weimar
- erste Ehe 1787 mit Juliana, geb. Amelung (1771–1845; 1807/08 geschieden)
- ab 1793 Honorarprofessur in Jena
- ab 1801 in Berlin als Leibarzt der königlichen Familie (1806 bis 1809 mit Königin Luise in Königsberg und Memel), Direktor des Collegium Medicum und erster Arzt (Direktor) der Charité
- zweite Ehe 1815 mit Helene, geb. Troschel (1777–1862)]