WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1048371670 Lane, Richard James[^1]
[^1: - zweiter Sohn von Rev. Dr. Theophilus Lane und dessen Frau Sophia, geb. Gardiner (einer Nichte von Thomas Gainsborough); älterer Bruder des Orientalisten Edward William Lane (1801–1876)
- bereits 16jährig als Stecher tätig; erste Ausstellung in der Royal Academy 1824
- 10. November 1825 Heirat mit Sophia Hodges
- 1837 royal lithographer]