WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lane, Richard James
identifier: 1048371670
birth: 1800-02-16, Berkeley Castle
death: 1872-11-21, Kensington
sex: m
occupation: Stecher
occupation: Lithograph
residence: London
- zweiter Sohn von Rev. Dr. Theophilus Lane und dessen Frau Sophia, geb. Gardiner (einer Nichte von Thomas Gainsborough); älterer Bruder des Orientalisten Edward William Lane (1801–1876)
- bereits 16jährig als Stecher tätig; erste Ausstellung in der Royal Academy 1824
- 10. November 1825 Heirat mit Sophia Hodges
- 1837 royal lithographer