WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130148490 Fischer, Wilhelmine Welden, Wilhelmine von[^1]
[^1: - Tochter von Ludwig Fischer und dessen Frau Barbara, geb. Strasser; Schwester von Josef Fischer und Therese Fischer-Vernier
- 1810 bis 1812 in Preßburg
- Mai 1813 bis März 1818 erste Sängerin am Theater Graz, sang u. a. in der dortigen Erstaufführung des Fidelio (5. Februar 1816) die Leonore; von Graz aus von März bis Mai 1815 Gastauftritte in Pest und Ofen, am 26. und 31. Mai 1815 in Wien; 1817 Gastspielreise nach Italien, April 1818 Gastauftritte am Prager Ständetheater, im Juni/Juli 1818 an den Königlichen Schauspielen in Berlin
- 1819 bis 1823 in Braunschweig
- 1823 bis 1826 am Hoftheater Stuttgart
- verließ die Bühne, um 1827 Franz Xaver Freiherrn von Welden (1785–1863) zu heiraten
- lebte danach auf Schloss Möhringen bei Stuttgart]