WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Coligny, Graf von [Kammerherr, Stallmeister der württembergischen Königin Charlotte Auguste Mathilde seit 1808, November 1811 Entlassung auf eigenen Wunsch; vgl. Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt Nr. 59 (30. November 1811), S. 351]