WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Obermayer, Otto[^1]
[^1: - Sohn von Eduard Obermayer und dessen Frau Therese, geb. Baermann
- verheiratet mit Florence Metzger, die Ehe blieb kinderlos]