WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ribas, José Maria del Carmen
birth: 1796-07-16, Burgos
death: 1861-07-01/1861-07-31, Porto
sex: m
occupation: Flötist
occupation: Klarinettist
residence: Porto
residence: Lissabon
residence: London
- musikalische Ausbildung (Flöte, Oboe, Klarinette) durch den Vater, einen Militärkapellmeister bei einem Infanterieregiment
- zunächst als Militärmusiker tätig, ab 1814 in Porto weitere Ausbildung beim Flötistn Parado, dort bereits als erster Flötist tätig, später erster Flötist an der Oper in Lissabon
- ab ca. 1825/26 bis 1851 in England, Auftritte in London als Klarinetten- und Flöten-Solist; am King’s Theatre ab 1835 zweiter Flötist, ab 1837 (nach Nicholsons Tod) erster Flötist
- anschließend Konzertreise durch Spanien und Portugal
- lebte seit 1853 in Porto