WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119189747 Karolina Augusta, Kaiserin von Österreich Karoline Charlotte Auguste, Prinzessin von Bayern[^1]
[^1: - Tochter von König Maximilian I. Joseph von Bayern und dessen erster Frau Auguste Wilhelmine, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt (1765–1796)
- 8. Juni 1808 Heirat mit Kronprinz Wilhelm von Württemberg (1814 geschieden, 1816 wurde die nie vollzogene Ehe vom Papst annulliert)
- 10. November 1816 Heirat mit Kaiser Franz I. (dessen vierte Ehefrau)]