WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

101464371 Kaibel, Carl Ludwig[^1]
[^1: - Sohn des Superintendenten Georg Burkhard Kaibel (1756–1805) und dessen Frau Esther, geb. Roediger; Bruder von Eleonore Kaibel
- Theaterdebüt 1801 in Wien, ging von dort nach Breslau
- Debüt am Breslauer Theater am 25. Februar 1802, gab dort ernste und komische Rollen, u. a. Masetto sowie Titelrolle in Don Giovanni, Papageno (Zauberflöte), Guglielmo (Così fan tutte)
- Gastspiel in Mannheim Juni 1805
- ging 1808 vom Breslauer Theater ab, gab zum Abschied am 16. April 1808 ein Deklamatorium im Theater (vgl. Wöchentliche Theater-Nachrichten aus Breslau, Bd. 3, Nr. 40, S. 320 und Nr. 42, S. 330–332); danach Gastrollen in Berlin sowie im Mai in Frankfurt/Main
- Debüt am Theater Mannheim 6. Juni 1808, dort bis August 1820
- 25. August 1808 in Mannheim Heirat mit Henriette Weber
- 1821 Anstellung am Hoftheater Kassel
- Gastspiele in Mannheim (Juni 1821 und August 1823) und Breslau 1821
- 1822–1824 am Hoftheater Hannover (sang u. a. am 13. März 1822 bei der dortigen EA den Ottokar im Freischütz)
- im August 1824 Gastspiel in Elberfeld
- im Sommer 1832 unter Direktor Franz Andreas Eisenhut in Baden-Baden sowie danach in Trier
- 1834 ebenso unter Eisenhut in Trier, ging von dort nach Mannheim zurück (dort Regisseur)
- 1835 am Theater Freiburg/Breisgau
- 1843 vergebliche Bemühungen um die Theaterdirektion in Trier
- 1845–1856 Schauspieler und Regisseur (ab 1851 Oberspielleiter des Schauspiels) in Kassel
- starb in einer Nervenheilanstalt]