WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grua, Eleonore; Kaibel, Eleonora Maria Jacobina
birth: 1789-03-12, Mannheim
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
- Tochter des Superitendenten Georg Burkhard Kaibel (1756–1805) und dessen Frau Esther, geb. Roediger; Schwester von Carl Ludwig Kaibel
- ab Oktober 1810 Auftritte am Mannheimer Nationaltheater, dort ab 1814 engagiert
- 7. Juni 1820 Heirat mit dem Sänger und Schauspieler Stephan Grua (1837 Chordirektor, Musikarchivar), gemeinsame Töchter: Marie (geb. 19. September 1820; 1827 bis 1832 spielte sie in Mannheim Kinderrollen), Helena (geb. 4. Juni 1828)
- letztes Auftreten in Mannheim am 20. April 1823 (der Ehemann stand dort auch weiterhin auf der Bühne)