WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hohorst, Friedrich Freiherr von[^1]
[^1: - seit 21. Dezember 1807 Ritter des Königlich Württembergischen Militär-Verdienstordens
- 1807/08 zunächst Lieutenant, dann Stabshauptmann beim leichten Infanterie-Bataillon von Brüssele
- 1809/10 Hauptmann beim Infanterie-Regiment Scharfenstein
- 1812 Major beim Linien-Infanterie-Regiment Nr. 8 (1. Bataillon)
- verheiratet mit Charlotte Freiin von Verschuer (1790–1817)
- im Württembergischen Hof- und Staats-Handbuch 1824 als verstorbener Oberst a. D.]