WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge; Adolphus Frederick, 1. Duke of Cambridge
identifier: 116008636
birth: 1774-04-24, London
death: 1850-07-08, London
sex: m
occupation: britischer Feldmarschall
residence: Hannover
siebter Sohn von Georg III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte