WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116700289 Henckel von Donnersmarck, Ottilie Lepel, Eleonore Maximiliane Ottilie Louise von[^1]
[^1: - Tochter von Friedrich Wilhelm von Lepel (1716–1783) und dessen Frau Amalie, geb. Gräfin von Donnersmarck (1720–1783)
- seit 1774 verheiratet mit Victor Amadeus Graf Henckel von Donnersmarck (1727–1793)
- nach dem Tod des Ehemanns Hofdame am Hof von Prinz Heinrich von Preußen in Rheinsberg
- ab 1802 Palastdame und Oberhofmeisterin bei Maria Pawlowna in St. Petersburg, 1804 in Weimar]