WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cramer, Sophie; Klotz, Sophie
birth: 1779
death: 1863-05-23, München
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
residence: München
- ab 1793 in München engagiert (Fach: zweite Liebhaberinnen, Soubretten, 1816 Wechsel ins Fach der Alten), 1854 pensioniert (bereits zuvor aber mehrere Jahre nicht mehr auf der Bühne)
- seit 1809 verheiratet mit Franz Seraph Cramer; gemeisame Tochter: Josepha Cramer (1827 bis 1829 am Münchner Hoftheater engagiert)