WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Haudeck, Carl Joseph Houdek, Karl Joseph Haudek, Karl Joseph[^1]
[^1: - Sohn des Hornisten Karel Houdek / Carl Haudek (1721–1802) und dessen erster Frau Maria Anna (gest. 28. Februar 1769 mit 48 Jahren und 11 Monaten); 11. Juni 1778 zweite Heirat des verwitweten Vaters mit Maria Anna, geb. André (gest. 5. Mai 1821 mit 73 Jahren)
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle als Hornist von 1786 bis 30. Oktober 1827, zunächst als 4., nach dem Tod des Vaters als 1. Hornist; November 1827 pensioniert
- starb unverheiratet]