WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bonaparte, Louis Napoléon; Lodewijk Napoléon
identifier: 118896156
birth: 1778-09-02, Ajaccio
death: 1846-07-25, Livorno
sex: m
occupation: Militär
- Bruder von Napoleon Bonaparte
- 1806 bis 1810 König von Holland, ging nach der Annektion Hollands durch Frankreich ins Exil in Österreich, lebte nachfolgend in der Schweiz und schließlich in Italien