WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gehring, Herr; Guering, Herr
sex: m
occupation: Musikmeister
occupation: Dirigent
residence: Winterthur
residence: Bern
- bis 1790 in Bern tätig
- Ostern 1790 bis Oktober 1791 zweiter Musikmeister bei Musikkollegium in Winterthur (spielte auch Klavier, Kontrabass, Cello und Horn)
- ab 1791 wieder in Bern, wo er später Dirigent des Künstlertheaterorchesters wurde und bis in die 1820er Jahre wirkte