WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118690450 Georg IV., König von Großbritannien Georg IV., König von Hannover Georg, Prinz von Wales Georg IV. August Friedrich, König von Großbritannien George IV., King of Great Britain George IV. Augustus Frederick, King of Great Britain[^1]
[^1: - ältester Sohn des Königs George III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte
- seit 08. April 1795 vermählt mit Caroline Amalie Elisabeth, Tochter des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel
- ab 1811 Regent von Großbritannien, da sein erkrankter Vater Georg III. regierungsunfähig war
- 1820 bis 1830 König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und König von Hannover]