WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117368865 Wiesenhütten, Ludwig Friedrich Wilhelm Freiherr von[^1]
[^1: - Sohn von Franz Wilhelm Freiherr von Wiesenhütten und dessen Frau Friederike Luise Henriette, geb. von Forstner-Dambenoy (1754–1815)
- heiratete 1837 Dominica, geb. Stahl (1812–1858)]