WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118535994 Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen[^1]
[^1: - Sohn von Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Königin Luise
- 1823 Heirat mit Elisabeth von Bayern; die Ehe blieb kinderlos
- ab Juni 1840 König von Preußen; wegen seiner Erkrankung übernahm 1858 sein Bruder Wilhelm die Regierungsgeschäfte]