WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen
identifier: 118535994
birth: 1795-10-15, Berlin
death: 1861-01-02, Potsdam (Schloss Sanssouci)
sex: m
occupation: König von Preußen
residence: Berlin
- Sohn von Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Königin Luise
- 1823 Heirat mit Elisabeth von Bayern; die Ehe blieb kinderlos
- ab Juni 1840 König von Preußen; wegen seiner Erkrankung übernahm 1858 sein Bruder Wilhelm die Regierungsgeschäfte