WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jungblum, Dem. [ab spätestens 1827 bis 1832 am Theater Bremen; sang vorrangig 2. Partien (u. a. ab 1. Februar 1827 das Ännchen im Freischütz), allerdings in der Bremer szenischen Erstaufführung des Oberon (23. Oktober 1827) auch die Rezia; gastierte im Juni 1832 von Bremen aus in Frankfurt am Main; verließ noch 1832 die Bühne aufgrund ihrer Heirat (nun Mad. D.) und trat danach lediglich noch als Konzertsängerin auf]