WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich Wilhelm II., König von Preußen; Friedrich Wilhelm, der Liebreiche
identifier: 11869362X
birth: 1744-09-25, Berlin
death: 1797-11-16, Potsdam
sex: m
occupation: König von Preußen
residence: Potsdam
1786–1797 König von Preußen und Markgraf von Brandenburg, Erzkämmerer und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches.