WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119217139 Friedrich VI., König von Dänemark und Norwegen Frederik VI., König von Dänemark und Norwegen[^1]
[^1: - Sohn von Christian VII. von Dänemark (1749–1808) und dessen Frau Caroline Mathilde von Hannover (1751–1775)
- seit 31. Juli 1790 verheiratet mit Marie, geb. von Hessen-Kassel
- seit 1808 König von Dänemark (ab 1784 mit an der Regierung; 1814 im Frieden von Kiel Verlust von Norwegen an Schweden)]