WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118692429 Fränzl, Ignaz Fränzl, Ignaz Franz Joseph[^1]
[^1: - erster Sohn des aus Innsbruck stammenden Musikers (Trompeter, Bratschist) Ferdinand Rudolph Fränzl (1710–1782) und seiner Frau Anna Margaretha, geb. Guth
- Anstellung in der Mannheimer Hofkapelle ab mindestens 1754 (ab 1774 Konzertmeister)
- 15. Januar 1765 Heirat mit Antonia Sibilla De la Motte; aus der Ehe gingen zehn Kinder hervor
- unternahm zahlreiche Konzertreisen (u. a. Paris 1768 und 1777, Amsterdam 1771)
- blieb bei Übersiedlung des Hofes nach München 1778 als Konzertmeister in Mannheim, dort Direktor des Theaterorchesters und Gründer der Liebhaberkonzerte
- 1798 Ernennung zum Musikdirektor
- 1803 von allen Ämtern dispensiert (Mannheim gehörte nun zu Baden)
- Konzertauftritt am 4. August 1810 in Mannheim (im selben Konzert wirkte auch Carl Maria von Weber mit)]