WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

133823407 Eunicke, Therese Eunike, Therese Schwachhofer, Therese[^1]
[^1: - Tochter des Violinisten Ignaz Schwachhofer
- Bühnendebüt 1793, nachfolgend Engagements in Mainz, Bonn, Amsterdam, Frankfurt/Main (1795)
- ab 1797 zweite Ehefrau von Friedrich Eunike
- ab 7. August 1796 am Nationaltheater (ab 1811 Königliche Schauspiele) in Berlin (bis zur Pensionierung am 1. Februar 1830)
- gab bei der Berliner Erstaufführung des Abu Hassan (28. Juli 1813) die Fatime]