WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Edel, Charlotte von Kalkhoff, Charlotte von[^1]
[^1: - Tochter des Regierungs- und Hofkammerrats Philipp (Franz) (seit 1792 Edler von) Edel (gest. 1827)
- Schwester Therese (ca. 1786–1808) war die erste Ehefrau von Gottfried Weber
- heiratete am 29. Oktober 1811 Karl Freiherr von Kalkhoff]