WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

du Hall, Andreas[^1]
[^1: - Militär (1812 Major, zuletzt Oberst), 1825 aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden
- 1812 bis 1827 Hoftheater-Direktor in Darmstadt (bzw. ab 1825 Mitglied im Vorstand des Theater-Comités)
- später Stadtkommandant von Darmstadt
- verheiratet mit Eleonore Henriette, geb. Schmid]