WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Döring, Ludwig Wilhelm Hermann Döring, Hofrath Ludwig Wilhelm Hermann [Hofrat, 1803 Leiter der kurfürstlichen Bau- und Garten-Kommission in Ludwigsburg (führt zugleich die Kassen), 1805 bis 1816 Verwaltungsdirektor des Stuttgarter Hoftheaters]