WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dillon, Édouard comte de; Dillon, Eduard Graf
birth: 1750-06-20, Wrightington (West Lancashire, England)
death: 1839-01-01/1839-12-31, Paris
sex: m
occupation: Militär (Generallieutenant)
occupation: Diplomat
residence: 1816–1818, Dresden
residence: Paris
- Sohn von Robert Dillon, seigneur de Terrefort (1710–1764)
- seit 1770 comte de Dillon
- emigrierte nach Ausbruch der französischen Revolution zunächst nach Deutschland, lebte dann mit seiner Familie in ärmlichen Verhältnissen in England
- nach der Restauration Rückkehr nach Frankreich
- 1816 bis 1818 französischer Gesandter am sächsischen Hof in Dresden