WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dietzsch, Carl Gottfried
birth: 1748-09-12
death: 1819-10-11, Dresden
sex: m
occupation: Jagdpfeifer
occupation: Violinist
occupation: Instrumenteninspektor
residence: Dresden
- ab 1769 Jagdpfeifer am sächsischen Hof
- von 1779/80 bis zum Tod Violinist in der Dresdner Hofkapelle
- ab 1806 außerdem Instrumenteninspektor
- verheiratet mit Johanna Rahel Dietzsch