WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dickhut, Ludwig Bernhard[^1]
[^1: - Bruder von Christian Dickhut
- kam aus Magdeburg nach Winterthur
- Musikmeister in Winterthur von 1808 bis April 1812, April 1813 bis Sommer 1815 und erneut von 1821 bis 1824, wo er Unterricht für Horn, Flöte, Fagott und Violine gab
- heiratete am 26. September 1813 in Winterthur Emilie Elisabeth Steiner
- heiratete 1822 nach dem Tod der ersten Frau in Winterthur Esther Forrer
- ging nach 1824 nach Mannheim]